DCM- TAP 1st Order BU Maps

- 60 - 40 - 20 0 20 40 60 Y HcmL 0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Flux Hc�s - cm^2L

112175 - 2.182 keV - 90 ma

- 60- 40- 200204060 Y HcmL

00.10.20.30.40.50.6

Flux Hc�s - cm^2L

112186 - 2.182 keV - 90 ma 00.10.20.30.40.5

112222 - 2.167 keV - 90 ma

112173 - 2.167 keV - 90 ma

112184 - 2.152 keV - 90 ma

112185 - 2.167 keV - 90 ma

112221 - 2.137 keV - 90 ma 00.10.20.30.4

112172 - 2.152 keV - 90 ma