2000 4000 6000 8000 10000 12000 Wavelength@�D

1.· 10^6

1.· 10^8

1.· 10^{10}

1.· 10^{12}

1.· 10^{14}

Flux@ph s^{- 1} cm^{- 2} �^{- 1}D

10000

1.· 10^6

1.· 10^8

1.· 10^{10}

1.· 10^{12}

Directillumination